en	Migration Assistant (Version: %s)
sv-se	Migreringsassistent (version: %s)

en	Update
sv-se	Uppdatering

en	Isotope needs to know which JavaScript template is responsible to render the lightbox for a gallery. Please select the appropriate template for each gallery (usually <i>moo_mediabox</i> or <i>j_colorbox</i>) depending on if you use MooTools or jQuery on your website. You can always change this later in the gallery settings.
sv-se	Isotope behöver veta vilken JavaScript-mall som är ansvarig för att rendera lightbox för ett galleri. Välj lämplig mall för varje galleri (vanligtvis <i>moo_mediabox</i> eller <i>j_colorbox</i>) beroende på om du använder MooTools eller jQuery på din webbplats. Du kan alltid ändra detta senare i galleriinställningarna.