en	An error occurred
sv	Ett fel uppstod

en	What's the matter?
sv	Vad är problemet?

en	How can I fix the issue?
sv	Hur kan jag åtgärda problemet?

en	Tell me more, please
sv	Berätta mer

en	To customize this notice, create a custom Twig template overriding <em>%s</em>.
sv	För att anpassa detta meddelande, skapa en anpassad Twig mall som skriver över <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
sv	Ett fel uppstod under körning av skriptet. Något fungerar inte som det ska.

en	Open the current log file in the <code>var/logs</code> directory and find the associated error message (usually the last one).
sv	Öppna den aktuella loggfilen i <code>var/logs</code>-katalogen och hitta tillhörande felmeddelande (vanligtvis det sista).

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
sv	Skriptkörningen avbröts, eftersom något inte fungerar korrekt. Själva felmeddelandet döljs av detta meddelande av säkerhetsskäl och finns i den aktuella loggfilen (se ovan). Om du inte förstår felmeddelandet eller inte vet hur du åtgärdar problemet, besök <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contaos supportsida</a>.

en	Invalid request token
sv	Felaktigt token

en	The request token could not be verified.
sv	Token kunde inte verifieras.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click here</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
sv	<a href="javascript:window.location.href=window.location.href">Klicka här</a> och försök igen. Använd inte bakåtknappen i din webbläsare.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
sv	Detta felmeddelande visas om det finns en POST-förfrågan utan giltigt autentiserings-token. I Contao 2.10 så har hänvisningskontrollen ersatts av ett token-system. Om problemet kvarstår så kan det bero på en 3:e-partsmodul som inte är kompatibel eller så är din Contao-installation inte uppdaterad på ett korrekt sätt.

en	For more information, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
sv	För mer information, besök <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contaos supportsida</a>.

en	Service unavailable
sv	Tjänsten är ej tillgänglig

en	The website is currently not available. Please come back later.
sv	Hemsidan är för tillfället inte tillgänglig. Vänligen återkom lite senare.

en	Unable to generate front end URL
sv	Det gick inte att generera front-end-URL

en	The URL could not be generated, because the route has mandatory parameters that are not given. Additional information (e.g. a news alias) must be provided.
sv	URL: en kunde inte genereras, eftersom rutten har obligatoriska parametrar som inte anges. Ytterligare information (t.ex. ett nyhetsalias) måste tillhandahållas.

en	Symfony routes can have variable parameters, which are validated using regular expressions. The following configuration could not be resolved:
sv	Symfony-rutter kan ha variabla parametrar som valideras med reguljära uttryck. Följande konfiguration kunde inte lösas:

en	Route path
sv	Ruttväg

en	Name
sv	Namn och mediatyper

en	Requirement (Regex)
sv	Krav (Regex)

en	Default value
sv	Förvalt värde

en	empty
sv	tom