en	An error occurred
sr	Дошло је до грешке

en	What's the matter?
sr	У чему је проблем?

en	How can I fix the issue?
sr	Како могу поправити проблем?

en	Tell me more, please
sr	Реците ми више

en	To customize this notice, create a custom Twig template overriding <em>%s</em>.
sr	Да прилагодите ово обавештење, креирајте властити Twig шаблон којим ћете заобићи <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
sr	Дошло је до грешке приликом извршавања скрипте. Нешто не ради исправно.

en	Open the current log file in the <code>var/logs</code> directory and find the associated error message (usually the last one).
sr	Отворите тренутни фајл логова у директоријуму <code>var/logs</code> и пронађите офговарајућу поруку о грешки (најчешће је то последња).

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.

en	Invalid request token
sr	Неисправан токен

en	The request token could not be verified.
sr	Захтевани токен не може бити проверен.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click here</a> and try again. Do not use the back button of your browser.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
sr	Ова грешка се дешава када постоји POST захтев без валидног аутентификационг токена. Од Contao 2.10, провера реферала замењена је системом захтеваног токена. Ако проблем потраје, можда користите некомпатибилну "third-party" екстензију или нисте исправно ажурирали своју верзију Contao система.

en	For more information, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.

en	Service unavailable
sr	Услуга је недоступна

en	The website is currently not available. Please come back later.
sr	Сајт тренутно није доступан. Молимо вас да покушате касније.

en	Unable to generate front end URL
sr	Генерисање URL за фронт енд није успело

en	The URL could not be generated, because the route has mandatory parameters that are not given. Additional information (e.g. a news alias) must be provided.
sr	URL није могао бити генерисан, зато што путања има обавезне параметре који нису дати. Додатне информације (нпр. алиас вести) морају бити на располагању.

en	Symfony routes can have variable parameters, which are validated using regular expressions. The following configuration could not be resolved:
sr	Symfony руте могу да садрже варијабле параметре, који се проверавају кориштењем типичних израза. Следећа конфигурација није могла да се реши:

en	Route path
sr	Путања руте

en	Name
sr	Име

en	Requirement (Regex)
sr	Захтевано (Regex)

en	Default value
sr	Подразумевана вредност

en	empty
sr	празно