en	An error occurred
ru	Произошла ошибка

en	What's the matter?
ru	В чем проблема?

en	How can I fix the issue?
ru	Как можно устранить проблему?

en	Tell me more, please
ru	Пожалуйста, расскажите мне больше

en	To customize this notice, create a custom Twig template overriding <em>%s</em>.
ru	Для настройки данного уведомления, создайте файл Twig-шаблона, переопределив <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
ru	Произошла ошибка при выполнении этого сценария. Что-то не работает надлежащим образом.

en	Open the current log file in the <code>var/logs</code> directory and find the associated error message (usually the last one).
ru	Откройте файл журнала в каталоге <code>var/logs</code> и найдите соответствующее сообщение об ошибке (как правило, это последняя запись).

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
ru	Выполнение скрипта остановлено, потому, что что-то работает неправильно. Фактическое сообщение об ошибке скрыто этим уведомлением по соображениям безопасности и может быть найдено в текущем файле журнала (см. выше). Если вы не понимаете сообщение об ошибке или не знаете, как решить проблему, посетите <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cтраницу поддержки Contao</a>.

en	Invalid request token
ru	Ошибка запроса токена

en	The request token could not be verified.
ru	Запрашиваемый токен не может быть проверен.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click here</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
ru	Пожалуйста, <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">нажмите здесь</a> и повторите попытку. Не используйте кнопку назад вашего браузера.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
ru	Эта ошибка происходит, если есть POST запрос без действительного токена аутентификации. В Contao 2.10, проверка реферера была заменена системой запрос токена. Если проблема сохраняется, возможно, используются несовместимые сторонние расширения или неправильно обновлена установка Contao.

en	For more information, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
ru	Для получения дополнительной информации, посетите <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">страницу поддержки Contao</a>.

en	Service unavailable
ru	Сервис недоступен

en	The website is currently not available. Please come back later.
ru	Сейчас веб-сайт недоступен. Пожалуйста, зайдите позже.

en	Unable to generate front end URL
ru	Невозможно создать URL-адрес внешнего интерфейса

en	The URL could not be generated, because the route has mandatory parameters that are not given. Additional information (e.g. a news alias) must be provided.
ru	Не удалось создать URL-адрес, так как маршрут имеет обязательные параметры, которые не заданы. Необходимо предоставить дополнительную информацию (наприм., алиас новости).

en	Symfony routes can have variable parameters, which are validated using regular expressions. The following configuration could not be resolved:
ru	Маршруты Symfony могут иметь переменные параметры, которые проверяются с помощью регулярных выражений. Не удалось разрешить следующую конфигурацию:

en	Route path
ru	Путь маршрута

en	Name
ru	Имя

en	Requirement (Regex)
ru	Требование (регулярное выражение)

en	Default value
ru	Значение по умолчанию

en	empty
ru	пустой