en	An error occurred
pl	Wystąpił błąd

en	What's the matter?
pl	Co się stało?

en	How can I fix the issue?
pl	Jak mogę naprawić ten problem?

en	Tell me more, please
pl	Dowiedz się więcej

en	To customize this notice, create a custom Twig template overriding <em>%s</em>.
pl	Aby zmienić to powiadomienie, utwórz własną templatkę Twig nadpisującą <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
pl	Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

en	Open the current log file in the <code>var/logs</code> directory and find the associated error message (usually the last one).
pl	Otwórz aktualny plik logów w katalogu <code>var/logs</code> i znajdź powiązany błąd (zawyczaj jest ostatni).

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
pl	Wykonanie skryptu zostało wstrzymane, ponieważ coś nie działa prawidłowo. Właściwa wiadomość błędu została ukryta ze względów bezpieczeństwa i może być znaleziona w aktualnym pliku logów (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, odwiedź <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stronę wsparcia Contao</a>.

en	Invalid request token
pl	Nieprawidłowy request token

en	The request token could not be verified.
pl	Request token nie został zweryfikowany.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click here</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
pl	<a href="javascript:window.location.href=window.location.href">Kliknij tutaj</a> i spróbuj ponownie. Nie używaj przycisku wstecz w swojej przeglądarce.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
pl	Ten problem pojawia się, gdy występuje zapytanie POST bez prawidłowego tokena autoryzyjącego. W Contao 2.10, sprawdzanie referer został zastąpione przez system request token. Jeśli ten problem się utrzymuje, być może używasz niekompatyblinych rozszerzeń trzecich lub nieprawidłowo aktualizowałeś Contao.

en	For more information, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
pl	Więcej informacji znajdziesz na <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stronie wsparcia Contao</a>.

en	Service unavailable
pl	Serwis niedostępny

en	The website is currently not available. Please come back later.
pl	Strona jest obecnie niedostępna. Spróbuj ponownie później.

en	Unable to generate front end URL
pl	Nie udało się wygenerować URL front end

en	The URL could not be generated, because the route has mandatory parameters that are not given. Additional information (e.g. a news alias) must be provided.
pl	URL nie mógł zostać wygenerowany, ponieważ ścieżka posiada obowiązkowe parametry, które nie zostały podane. Należy podać dodatkowe informacje (np. alias wiadomości).

en	Symfony routes can have variable parameters, which are validated using regular expressions. The following configuration could not be resolved:
pl	Ścieżki Symfony mogą mieć zmienne parametry, które są sprawdzane przy użyciu wyrażeń regularnych. Następująca konfiguracja nie może zostać rozwiązana:

en	Route path
pl	Ścieżka

en	Name
pl	Imię i nazwisko

en	Requirement (Regex)
pl	Wymagania (regex)

en	Default value
pl	Zawartość

en	empty
pl	puste