en	An error occurred
fa	خطایی رخ داد

en	What's the matter?
fa	موضوع چیست؟

en	How can I fix the issue?
fa	چگونه می‌توانم موضوع را حل کنم؟

en	Tell me more, please
fa	لطفا، به من بیشتر بگو

en	To customize this notice, create a custom Twig template overriding <em>%s</em>.
fa	برای سفارشی کردن این یادداشت، یک قالب Twig که <em>%s</em> بازنویسی می‌کند را ایجاد کنید.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
fa	خطائی در هنگام اجاری این اسکریپت رخ داد. بعضی چیزها به درستی کار نمی‌کنند.

en	Open the current log file in the <code>var/logs</code> directory and find the associated error message (usually the last one).
fa	پرونده لاگ فعلی را در دایرکتوری <code>var/logs</code> را باز کنید و پیغام خطای مربوطه را پیدا کنید (معمولا آخرین مورد).

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.

en	Invalid request token
fa	توکن درخواست نامعتبر

en	The request token could not be verified.
fa	توکن درخواستی نمی‌تواند تایید شود.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click here</a> and try again. Do not use the back button of your browser.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
fa	این خطا زمانی رخ می‌دهد که درخواست POSTی بدون توکن تصدیق شده معتبر وجود داشته باشد. در کنتائو 2.10، بررسی ارجاعی با سامانه توکن درخواستی جایگزین شده است. اگر این مشکل ادامه یابد، شما ممکن است از یک افزونه غیرسازگار استفاده می‌کنید یا نصب کنتائو را به درستی به‌روز نکرده‌اید.

en	For more information, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
fa	برای اطلاعات بیشتر از <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">صفحه‌ی پشتیبانی کنتائو</a> دیدن کنید.

en	Service unavailable
fa	سرویس در دسترس نیست

en	The website is currently not available. Please come back later.
fa	در حال حاضر وب‌سایت در دسترس نیست. لطفا بعدا مراجعه نمایید.

en	Unable to generate front end URL
fa	امکان ایجاد URL بخش کاربری نیست

en	The URL could not be generated, because the route has mandatory parameters that are not given. Additional information (e.g. a news alias) must be provided.
fa	نشانی URL نمی‌تواند تولید شود، زیرا مسیر پارامترهای اجباری دارد که داده نشده‌اند. اطلاعات بیشتر (مانند نام مستعر خبر) باید فراهم شود.

en	Symfony routes can have variable parameters, which are validated using regular expressions. The following configuration could not be resolved:
fa	مسیرهای Symfony می‌تواند پارامترهای متغیری داشته باشد که با استفاده از عبارات باقاعده تایید می‌شوند. تنظیمات ذیل نمی‌توانند حل شوند:

en	Route path
fa	تعیین کردن مسیر

en	Name
fa	نام

en	Requirement (Regex)
fa	لازم (Regex)

en	Default value
fa	مقدار پیش‌فرض

en	empty
fa	خالی