en	An error occurred
cs	Došlo k chybě

en	What's the matter?
cs	Co se stalo?

en	How can I fix the issue?
cs	Jak můžu odstranit danou chybu?

en	Tell me more, please
cs	Dozvědět se více

en	To customize this notice, create a custom Twig template overriding <em>%s</em>.
cs	Pro přizpůsobení této poznámky vytvořte vlastní předlohu Twig, ta přepíše <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
cs	Došlo k chybě během spouštění tohoto skriptu. Něco nepracuje správným způsobem.

en	Open the current log file in the <code>var/logs</code> directory and find the associated error message (usually the last one).
cs	Otevřete současný soubor log ve složce <code>var/logs</code> a najděte dané chybové hlášení (pravděpodobně jedno z posledních)

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
cs	Spouštění skriptu bylo pozastaveno, protože něco nefunguje správně. Daná chybová zpráva je skrytá u této poznámky z bezpečnostních důvodů a lze ji najít v souboru (viz výš). Pokud nerozumíte chybové zprávě nebo nevíte, jak lze daný problém opravit, navštivte <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránku podpory Contaa</a>.

en	Invalid request token
cs	Neplatný požadavek tokenu

en	The request token could not be verified.
cs	Požadovaný token nemohl být ověřený.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click here</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
cs	Prosím klikněte znovu na <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">tento odkaz</a>. Nepoužívejte prosím tlačítko pro krok zpět Vašeho prohlížeče.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
cs	Chyba nastane, pokud je nastavený přenos POST bez platného potvrzovacího tokenu. V Contau 2.10 byla tato kontrola nahrazená tokenovým systémem. Přetrvává-li daný problém, nejspíš používáte nekompatibilní rozšíření třetích stran nebo není dobré zaktualizována instalace Vašeho Contaa.

en	For more information, visit the <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contao support page</a>.
cs	Více informací najdete na <a href="https://to.contao.org/support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránce podpory Contaa</a>.

en	Service unavailable
cs	Servis je nedostupný

en	The website is currently not available. Please come back later.
cs	Webová stránka je momentálně nedostupná. Vraťte se sem později.

en	Unable to generate front end URL
cs	Nešlo vytvořit frontendovou URL

en	The URL could not be generated, because the route has mandatory parameters that are not given. Additional information (e.g. a news alias) must be provided.
cs	Nešlo vytvořit URL, protože má cesta povinné parametry, které nejsou zadány. Další informace (např. aliase novinky) se musí poskytnout.

en	Symfony routes can have variable parameters, which are validated using regular expressions. The following configuration could not be resolved:
cs	Cesty Symfony mohou mít rozličné parametry, které jsou platné použitím regulérních výrazů. Následující nastavení nešlo vyřešit:

en	Route path
cs	Cesta

en	Name
cs	Název

en	Requirement (Regex)
cs	Požadavek (Regex)

en	Default value
cs	Výchozí hodnota

en	empty
cs	prázdný